Konvergenstester

0. n-teleddstesten: Hvis ikke lim_{n→∞} a_n = 0,

divergerer ∞∑ n=1 a_n.

1. Positive ledd: Rekker med bare positive ledd konvergerer, eller divergerer mot ∞.

2. Absolutt konvergens:

Absolutt konvergente rekker konvergerer. Derfor: Alle tester som gjelder konvergens for rekker med positive ledd kan trivielt skrives om til tester som gjelder absolutt konvergens for vilkårlige rekker.

3. Integraltesten:

Om a_n = f(n), f(x) > 0 avtagende, er ∞∑ n=1 a_n < ∞ ⇔

∫_∞ 1 f(x) dx < ∞.

4. Sammenligningstesten:

Om 0 ≤ a_n ≤ b_n for alle n gjelder ∞∑ n=1 b_n < ∞ ⇒ ∞∑ n=1 a_n < ∞.

5. Grensesammenligningstesten:

Om a_n > 0 og b_n > 0 for alle n og lim_{n→∞} a_n b_n

= R, 0 < R < ∞ gjelder_∞ ∑ n=1 a_n < ∞ ⇔ ∞∑ n=1 b_n < ∞.

6. Forholdstesten: Om a_n > 0 og lim_{n→∞} a_{n+1} a_n = ρ gjelder: ∞∑ n=1 a_n er { konvergent om ρ < 1, divergent om ρ > 1, og testen gir ingen konklusjon om ρ = 1.

7. Rottesten: Om a_n > 0 og lim_{n→∞}^n √ a_n = ρ gjelder samme konklusjoner som for forholdstesten.

8. Alternerende rekke: Om a_n > 0, følgen {a_n} er avtagende, og lim_{n→∞} a_n = 0, er ∞∑ n=1 (−1)^na_n konvergent.