Integrerbarhet

Partisjon P av [a, b]:

a = x_0 < x_1 < x_2 < · · · < x_{n−1} < x_n = b. Notasjon: Δx_i = x_i − x_{i−1}, |P | = max_{1≤i≤n} Δx_i. Riemannsum R assosiert med P : R = n∑ i=1 f(x^∗_i )Δx_i.

Flere Riemannsummer assosiert med en partisjon: En for hvert tillatt punktvalg {x^∗_1, x^∗_2, . . . , x^∗_n}, der kravet vi stiller er

x^∗_i ∈ [x_{i−1}, x_i] (i = 1, 2, . . . , n).

Integrerbarhet for en funksjon f over et intervall [a, b]: f kalles integrerbar med integral I dersom: For enhver ϵ > 0 finnes δ > 0 slik at for enhver partisjon P av [a, b] med |P | < δ og enhver Riemannsum R assosiert med P er |R − I| < ϵ.

Notasjon I = ∫_b a f(x) dx.