Eksempel 8 side 577 i E&P er feil: Eksemplet ser på de to kurvene r = 1+sin θ og r^2 = 4 sin θ.

Nøkkelen til å forstå hva som skjer er at forskjellige (r, θ)-verdier godt kan gi samme punkt i planet. Så betrakt et punkt på den første kurven, med polarkoordinater (r_1, θ_1), og et punkt på den andre kurven, med polarkoordinater (r_2, θ_2):

r_1 = 1 + sin θ_1, r^2 = 4 sin θ_2.

Disse gir samme punkt i planet akkurat når en av de følgende tre betingelser er oppfylt:

1. r_1 = r_2 = 0 (da er verdiene av θ_1 og θ_2 irrelevante, så lenge ligningene er oppfylt),

2. r_1 = r_2 og θ_1 = θ_2 + 2kπ for et heltall k,

3. r_1 = −r_2 og θ_1 = θ_2 + (2k + 1)π for et heltall k.

Ved å betrakte tilfelle 2, slik boka gjør, finner vi skjæringspunktet merket A i figuren.

Vi sjekker tilfelle 1, og finner vi at punktet O (origo) er på begge kurvene: θ_1 =^3_2 π og θ_2 = 0 gir r_1 = r_2 = 0.

For tilfelle 3 er det ikke nødvendig å sjekke alle heltall k, siden begge kurvene er slik at å legge et helt multiplum av 2π til θ ikke endrer r, og dermed gir samme punkt. Så vi kan nøye oss med å se på tilfellet r_1 = −r_2, θ_1 = θ_2 + π. Det gir sin θ_2 = − sin θ_1, og dermed kan vi skrive

r^2_1 = r^2 (1 + sin θ_1)^2 = −4 sin θ_1 1 + 2 sin θ_1 + sin^2 θ_1 = −4 sin θ_1 1 + 6 sin θ_1 + sin^2 θ_1 = 0

sin θ_1 = 1 2 ( −6 ± √ 6^2 − 4 ) = −3 ± 2 √ 2. Siden | sin θ_1| ≤ 1 kan vi ikke bruke minustegnet, så vi ender med

sin θ_1 = 2 √ 2 − 3 ≈ −0.171573

Dette gir de to løsningene merket B og C i figuren. En løsning er θ_{1,1} ≈ −0.172 ≈ −9.9^∘, den andre løsningen er θ_{1,2} = π − θ_{1,1} ≈ 189.9^∘.